188金宝

188金宝
188金宝

公司新闻

188金宝:188金宝丹凤县峦庄镇污水处理厂通过竣工环保验收

来源:陕西环保集团水环境有限公司  编辑:管理员  发布时间:2021-12-24  浏览量:4116次

近日,188金宝丹凤县峦庄镇污水处理厂通过竣工环保验收,标志着该项目进入正式运行阶段。

由建设单位、勘察单位、设计单位、监理单位、施工单位的相关专家组成验收组,采取实地察看、审核资料、座谈交流等方式,对丹凤县峦庄镇污水处理厂进行验收。验收组一致认为,丹凤县峦庄镇污水处理厂已按照设计规范和要求建设完工,符合环保竣工验收条件,同意通过竣工环保验收。

丹凤县峦庄镇污水处理厂由188金宝采用EPC模式建设,污水处理工艺为MBR膜工艺,建设后的设计处理规模为500吨/天,出水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》GB18918-2002一级A标准。(张帆)

上一篇:疫情下坚守岗位的水环境人

下一篇:大荔县委书记由建新到188金宝大荔城区污水处理厂调研

集团新闻|公司新闻|

项目建设

安塞区水环境领域综合治理项目

日常工作|

  • 电话:029—88225620    传真:88225508  邮编:710065
  • 地址:陕西省西安市沣惠南路34号新长安广场A座10层
  • Copyright?2014-2017 All Rights Reserved.
  • 陕西环保集团水环境有限公司 陕ICP备17018892号
188金宝(中国)官方网站IOS/安卓通用版/手机APP