云开体育

 
新闻动态
 
您的位置:首页  新闻动态
 
新闻动态
喜讯:我院在校第四届实验室安全月系列活动中获佳绩 2024-11-11
我院开展实验室安全培训和安全事故应急演练活动 2024-09-25
医学技术与工程学院举行荧光定量PCR仪捐赠仪式 2023-12-07
我院举办实验室生物安全管理学术讲座 2023-11-20
医学技术与工程学院组织开展实验室安全知识培训及安全事故应急演... 2023-03-24
我院组织开展实验室安全教育暨2022年研究生准入安全培训 2022-05-10
医学技术与工程学院举办第二轮师生抗疫预备队培训 2021-12-17
学院组织开展实验室安全教育 2021-11-02
医学技术与工程学院组织开展科研实验室安全教育暨研究生准入安全... 2021-04-09
学院组织开展科研实验室疫情防控暨安全培训 2021-01-25
学院组织开展2021年元旦、学期末安全工作检查 2021-01-25
医学技术与工程学院组织开展消防安全知识讲座暨应急逃生疏散演练 2021-01-25
医学技术与工程学院组织开展 2020-2021 学年上学期安全检查 2021-01-25
医学检验技术研究生课题组举办科研基本技能竞赛 2021-01-25
 
 
云开体育电子有限公司